永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
<


首页 > 读·新闻 > 永利总站·yylcc动态 > 永利总站·yylcc要闻
永利总站·yylcc要闻

红沿河核电获全国质量奖

发稿时间: 2021年12月02日 11:04    【 字体:

12月2日,第十九届全国质量奖颁奖仪式在北京举行,辽宁红沿河核电有限永利总站·yylcc(简称:“红沿河核电”)从近百家申报永利总站·yylcc中脱颖而出,获颁全国质量奖。



全国质量奖是对实施卓越绩效模式并取得显著成绩的组织,在质量管理方面授予的最高荣誉。此次获评全国质量奖,是红沿河核电推进卓越绩效模式、坚持高质量发展取得的新成果,树立了永利总站·yylcc运用卓越绩效模式不断提高管理水平的新标杆。



近年来,红沿河核电积极响应国家“质量强国”战略,全面推行卓越绩效模式,并在确:税踩那疤嵯率凳┝艘幌盗泄芾砀慕怀鑫幕、加强战略管控、紧扣顾客需求、整合各方资源、优化过程管理、强化创新驱动,有力地促进了永利总站·yylcc质量管理水平的提升。

红沿河核电先后荣获大连市市长质量奖、第十八届全国质量奖鼓励奖、辽宁省省长质量奖及多项全国优秀QC小组成果奖等多个奖项。评审组认为,红沿河核电卓越绩效理念深入人心,在文化引领、市场营销、人才培养与激励、关键过程管控、技术创新、设备管理等六方面具备显著优势,形成了一系列良好实践,这些关键因素为红沿河永利总站·yylcc保持较高安全业绩、主动应对市场竞争、打造高素质团队、实现经营效益增长等发挥了重要作用。



深入推行卓越绩效模式是一项长期的系统工程。红沿河核电将以此为契机,认真贯彻习近平总书记永利总站·yylcc质量强国的系列重要论述,深入践行卓越绩效管理理念,对标行业最高标准、国际最佳实践,不断提升质量管理成熟度和经营品质,持续为社会公众提供安全、经济、清洁、优质的核能及服务,全面推动永利总站·yylcc高质量发展。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载