永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱 RSS订阅
首页 > 读·新闻 > 永利总站·yylcc动态 > 永利总站·yylcc要闻
永利总站·yylcc要闻

刷新进度!中广核新能源多个项目迎来新节点

发稿时间: 2024年07月02日 14:36 ?? 【 字体:


近期

中广核新能源

多个项目迎来新节点

一起来看看

中广核云南董干150兆瓦光伏项目一次带电成功



6月22日5点26分,中广核云南董干150兆瓦光伏电站项目一次带电成功。

该项目位于云南省麻栗坡县杨万乡者阴山,占地面积约3400亩,采用“板上发电、板下种植”一地两用的新型产业模式,将光伏发电与茶叶种植有机结合,不仅充分利用了土地资源,还为当地创造了新的经济增长点。

中广核四川古蔺火草坪50兆瓦风电项目风机吊装全面完成



6月18日上午11时6分,中广核四川古蔺火草坪50兆瓦风电项目T7风机最后一支风力发电机组叶片与轮毂法兰精准对接,标志着该项目全部风力发电机组顺利吊装完成,为项目全容量并网发电打下了坚实基础。

中广核江苏如东200兆瓦/400兆瓦时储能项目升压站一次带电成



6月13日17时58分,中广核江苏如东200兆瓦/400兆瓦时储能项目升压站一次带电成功。设备带电后运行正常,各仪表、保护及控制系统均准确无误,标志着该项目已初步具备参加电力辅助服务市场的能力。

中广核四川剑阁西坪坊260兆瓦风电项目升压站一次带电成功



6月12日凌晨6点整,中广核四川剑阁西坪坊260兆瓦风电项目升压站一次带电成功,为全场风机并网投运奠定了坚实基础。该项目位于四川省广元市剑阁县和绵阳市梓潼县范围内,总装机容量260兆瓦,对推动当地新能源发展和能源结构优化具有重要意义。

中广核湖北团风抽水蓄能电站3#施工支洞顺利贯通



近日,湖北团风抽水蓄能电站3#施工支洞顺利贯通,标志着中广核首个抽水蓄能电站下水库区域所有施工支洞(2#、3#、4#施工支洞)全部贯通,为后续输水发电系统洞室全面施工打下坚实基础。

中广核贵州贵定盘江项目风机吊装顺利完成



近日,随着1#风机最后一台风力发电机组叶片与轮毂法兰精准对接,中广核贵州贵定盘江50兆瓦风电项目风力发电机组全部吊装完成,标志着贵定盘江项目完成了继升压站一次带电成功后的又一重要工程节点,为项目全容量并网发电打下了坚实基础。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载