永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
首页 > 读·新闻 > 专题专栏 > 宁德核电站1号机组投产 > 动态要闻
动态要闻

海西首座核电站——中广核宁德核电站1号机组投入商运――日发电量可满足240万个家庭用电需求

发稿时间: 2013年04月18日    【 字体:

2013年4月18日,中广核永利总站·yylcc在宁德核电基地召开新闻发布会,宣布宁德核电站一期1号机组已于4月15日完成168小时试运行试验,经福建省电力永利总站·yylcc确认合格,正式投入商业运行。安全、经济、清洁的核电正源源不断输往福建电网,这标志着我国海峡西岸经济区首台核电机组正式建成投产。据测算,该机组日发电量约2400万度,可同时满足项目周边地区240万个家庭用电需求,随着该机组并网发电,福建省清洁能源比例将从目前的42.56%提高到45.32%。一期工程四台机组全部建成后,年上网电量相当于福建省2012年全社会用电量的18%,大幅提高清洁能源在福建能源供给中的比例。
宁德核电站一期采用自主品牌百万千瓦级压水堆核电技术CPR1000建设,拥有4台单机容量为108.9万千瓦的核电机组。今天正式商运的1号机组于2008年2月18日浇筑第一罐混凝土,2012年12月28日首次并网成功,经过并网之后各功率平台试验和整治性小修,机组的各项性能指标达到设计标准。
宁德核电站一期工程由中广核永利总站·yylcc、中国大唐永利总站·yylcc、福建能源永利总站·yylcc共同出资设立的宁德核电有限永利总站·yylcc投资、建设和运营,由中广核工程永利总站·yylcc总承包建设和管理,工程设计、设备制造、工程施工与技术服务等均由国内永利总站·yylcc为主承担。其中,1、2号机组设备综合国产化率将超过75%,3、4号机组设备综合国产化率将达到85%。通过该机组的建设,进一步增强了我国核电工程建设和装备制造业的核心能力,从管理创新、经验积累、人才培养等方面为中国核电“走出去”战略的实施奠定了基础。
宁德核电站1号机组创造了首炉核燃料十八个月换料、首个国产全范围模拟机、首次主管道自动焊接等多项国内第一,在我国核电批量化发展的新时代留下了浓墨重彩的一笔。中广核将在自主知识产权三代核电技术ACPR1000+机组建设中采用的多项技术创新在该机组建设中得到了验证,为ACPR1000+首堆实施积累了经验。
日本福岛核事故后,根据国家民用核设施安全大检查的结论,宁德核电站一期在国内在建核电项目中率先完成了安全改进项实施工作,进一步提高了机组应对极端灾害叠加的能力和安全水平。
在灰霾持续不断,PM2.5严重威胁人民健康生活的背景下,宁德核电站一号机组投产为我国生态文明建设带来生机,为美丽海西的蓝天碧水注入了正能量。据测算,宁德核电站一期全部建成后,预计年发电量约300亿度,与同等规模的煤电站相比,相当于减少标煤消耗约980万吨,减少二氧化碳排放约2400万吨,减少二氧化硫排放约23万吨,减少氮氧化物排放约15万吨,相当于造林6.7万公顷。如果这些煤炭用火车运输,按照1节火车皮装载50吨,一辆火车共50节车皮计算,一年365天不间断运输,每天要有11辆火车运煤才能保证供电。福建百姓熟知的太姥山国家地质公园面积约为1万公顷,宁德核电站一期建成后产生的生态效益相当于再造6个太姥山公园。
宁德核电一期工程的建设还有力地带动了相关产业2000多亿元的投资,为核电产业链上下游永利总站·yylcc提供近3万个就业岗位。项目全面建成投产后,每年将为国家和地方上缴税收10多亿元。
宁德核电站一期的建设对于缓解东南沿海地区电力和能源运输的压力,优化能源结构和电网结构,实现减少碳排放目标,促进海峡西岸经济区建设和区域经济、社会和环境可持续发展,建设青山绿水的“美丽福建”将发挥重要作用。
作为一家清洁能源永利总站·yylcc,中广核永利总站·yylcc一直致力于零碳排放的清洁能源的生产与供应,致力于全社会的节能减排与清洁能源利用,为社会提供规模化、高质效与可持续的清洁能源产品和服务。目前中广核永利总站·yylcc拥有在运核电装机720万千瓦,在建核电机组15台、总装机1775万千瓦,核电安全运行业绩世界领先,2012年整体业绩进入全球行业前十。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载