永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
首页 > 读·新闻 > 专题专栏 > 宁德核电站1号机组投产 > 宁核链接
宁核链接

【宁核特写】罗松:平凡岗位上闪光的青春

发稿时间: 2013年04月16日    【 字体:
  宁德核电1号机组装料前期,为反应堆硼和水补给系统制硼是核岛区域日常工作之一。
  2012年9月的一天,现场操作员罗松和几个同事向往常一样,通过充水、启动搅拌器、加硼酸等一系列熟练操作后,一罐硼酸已经在酝酿之中。“4.700、4.698、4.697……,不对,1、2号机组共用的硼酸储存罐液位正在下降!”正当大家准备离开时,液位计缓慢下降的趋势引起了罗松的警觉。
  “不是泄漏吧,表计的小范围跳变而已。”“也许是轻微的蒸发,泄漏不会只有这点变化。”围拢到液位计旁的同事们开始发表各自的看法。“不能轻易下结论,不彻底的检查没有发言权。”罗松坚定地说道,并将情况汇报给主控室操纵员。
  “最近反应堆硼和水补给系统相关的工作有哪些?涉及到改变设备状态的有哪些?难道是仪表本身故障?不会是有阀门在线不到位吧?”罗松一边分析从三废控制室调取到的硼酸罐液位趋势,一边将可能的情况一一写在纸上。
  通过与主控操纵员不断沟通确认排除,查阅日志的历史记录,罗松最终分析造成液位计下降的原因很可能是阀门在线不到位或者泄漏。
  确定原因后,针对阀门在线和泄漏情况的检查全面展开。罗松带领着同事们检查最近制硼、传硼操作过的阀门,没有任何异常。检查疏水阀下游机械式流量指示器也仍然没有任何水迹。出师不利让大家开始质疑罗松的判断。
  “还有硼酸罐的疏水阀,大家再认真检查一下。”罗松提醒。
  “不会吧,疏水阀一直都是在线的,怎么可能有人动。”质疑的声音传来。
  罗松没有泄气,依旧一丝不苟地检查着。“大家快来看看这阀,阀杆多出来一部分,可能没关严。”参与1号机组冷试、热试积累的经验让罗松通过阀杆长度这一点点小区别对一个疏水阀产生了怀疑。大家都急忙过来检查,果然1、2号机组共用的硼酸储存罐疏水阀未关严。通知主控后,现场迅速关紧1、2号机组共用的硼酸储存罐疏水阀约3圈,1、2号机组共用的硼酸储存罐液位不再下降。
现场查漏看似简单,可却是最体现现场技能的工作之一,作为一名普通的运行现场操作员,罗松工作在最普通的运行岗位上,每天做着平凡的事,但就是这些平凡的事,使他逐渐地走向优秀。工作的点点滴滴是平凡的,但谁又能否认,那样一份平凡、一份奉献同样也在晴川湾畔闪光。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载