永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
首页 > 读·新闻 > 专题专栏 > 宁德核电站1号机组投产 > 媒体新闻
媒体新闻

李一农:用绿色发展助力实现“中国梦”

发稿时间: 2013年04月19日    【 字体:
  2013-04-18 19:59:00 来源:人民网-福建频道
  --------------------------------------------------------------------------------
  各位新闻媒体的记者朋友们:
  大家上午好!
  宁德核电1号机组已于4月15日凌晨完成了168小时试运行考核,经福建省电力永利总站·yylcc确认合格,开始投入商业运行。在这里,首先请允许我代表福建宁德核电有限永利总站·yylcc向参与和关心支持宁德核电项目建设的参建者和社会各界人士表示衷心的感谢,向各位媒体朋友的到来表示热烈的欢迎。
  下面由我来为大家介绍一下宁德核电的相关情况。
  宁德核电站规划总容量为6台百万千瓦级机组,其中一期工程建设4台机组,单机容量为108.9万千瓦,采用改进型压水堆核电技术(CPR1000),其具有技术成熟、安全可靠、自主化程度高等特点。
  宁德核电项目于2004年1月开始厂址查勘,经历了厂址选择、初步可行性研究、可行性研究、项目核准等阶段。2008年2月18日项目正式开工以来,广大核电建设者继承建设和运营大亚湾核电站、岭澳核电站的成功经验,众志成城,4台机组同步按序稳步推进,其中1号机组相继顺利实现了穹顶吊装、冷试、热试、临界等一系列重要里程碑后,于2012年12月28日首次并网成功,之后完成了各功率平台试验和整治性小修,经检验机组的各项性能指标达到了设计标准要求。宁德核电站成为我国第四个投入商运的核电基地。
  目前,宁德核电一期2、3、4号机组的建设正在有序进行, 2、3、4号机组计划将分别于2014至2015年间投产,四台机组全部投产后年发电量约300亿千瓦时。
  作为我国核电中长期发展规划发布后建设的第一个核电项目,宁德核电一期工程担负着承上启下,进一步推动我国核电自主化体系建设的重任,是目前我国百万千瓦级核电机组中自主化、国产化程度最高的核电站之一。以宁德核电项目建设为依托,一批重要设备制造和关键技术实现了自主化突破。
  宁德核电永利总站·yylcc高度重视安全与质量管理,始终坚持“安全第一、质量第一”的核电建设和运营方针,建立了包含质量、环境、职业健康安全、风险管理的全面管理体系,建立了严密的内外部监督体系和监查制度, 严格执行国家核安全局监管的运行人员培训、考核上岗制度,形成了纵深防御的安全管理体系,并注重深植和强化核安全文化。日本福岛核事故后,根据国家核电安全大检查后作出的部署,宁德核电站充分考虑各种极端灾害叠加等因素,成为国内首个完成福岛事故后实施改进项的核电基地,机组的安全保障水平得到了进一步提升。
  宁德核电1号机组商运后,计划日发电量0.24亿度,年发电量近71.2亿度,相当于福建省2012年全社会用电量的4.5%。 据测算,宁德核电站一期建设4台机组装机容量435.6万千瓦,相当于福建省2010年装机总容量3500万千瓦的12%,年发电量约300亿度,相当于2012年福建省全社会用电量的18%,随着宁德核电一期4台机组的相继投产,福建省清洁能源的占比将大幅提高。
  据测算,宁德核电站一期4台机组建成后,与同等规模的燃煤电站相比,每年可减少标准煤消耗约980万吨,减少二氧化碳排放约2400万吨,二氧化硫约23万吨;二氧化氮、一氧化氮等其他气体约15万吨;煤灰约120万吨。宁德核电站的建设对于缓解东南沿海地区电力和能源运输的压力,优化能源结构和电网结构,实现减少碳排放目标,促进福建省经济、社会和环境可持续发展,建设青山绿水的“美丽福建”将发挥重要作用。
  “建设一个项目,拉动一方经济,造福一方百姓”是宁德核电永利总站·yylcc长期以来秉持的发展理念。宁德核电永利总站·yylcc自成立以来,在积极推进项目建设的同时,不忘回报地方群众,把支援地方经济建设作为永利总站·yylcc应负的社会责任,不遗余力地为地方群众办实事、办好事,解决群众的生产生活困难。截至2013年3月底,宁德核电项目一期工程累计投资411.76亿元,有力的带动了上下游产业的投资和技术升级。项目为施工单位、制造厂商等整个产业链提供超过3万个就业岗位,上万名核电建设者的衣食住行为项目所在地福鼎市带来了巨大商机。
  宁德核电站是海峡西岸经济区首座核电站,承载着国家发展清洁能源、实现碳减排目标的战略部署,为推进核电设备国产化进程,提升技术创新能力,加强海西经济区能源保障做出了积极的贡献。宁德核电1号机组的商运对于扫除日本福岛核事故的阴霾,坚定我国发展核电事业的信心将有着积极意义,必将在中国核电的发展史上书写了浓墨重彩的一笔。宁德核电将切实做好后续机组的建设运营,保障核安全万无一失,用实际行动服务于国家安全和能源建设,造福于广大百姓的清洁能源需求,用绿色发展助力实现我们伟大祖国的“中国梦”。
  谢谢大家!

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载