永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
首页 > 读·新闻 > 专题专栏 > 聚焦岭澳核电站二期 > 四个"自主"
四个"自主"

中广核永利总站·yylcc永利总站·yylcc标准CPR-ISTM顺利通过专家评审

发稿时间: 2010年10月18日    【 字体:
  10月16日,由中广核永利总站·yylcc标准建设委员会主办,核电技术研究院在役检查中心承办的“中广核永利总站·yylccCPR-ISTM标准(送审稿)专家评审会”在苏州举行。

  会上,与会专家对《中国1000MWe压水堆核电厂核岛机械部件在役检查、监督、试验和维修规则》(简称CPR-ISTM)进行了评审。最终,专家组一致同意通过CPR-ISTM标准送审稿的评审,建议编写组尽快按照专家组评审意见修改后报批。

  环保部核与辐射安全中心、核工业无损检测中心、核动力运行研究所、核电秦山联营永利总站·yylcc、中广核永利总站·yylcc相关单位的专家参加了评审会。
  

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载