永利总站·yylcc

?
· · ENG
永利总站·yylcc邮箱
<


首页 > 读·新闻 > 永利总站·yylcc动态 > 永利总站·yylcc要闻
永利总站·yylcc要闻

低碳又经济!国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运

发稿时间: 2024年07月19日 09:30    【 字体:


7月18日,中广核宁波东方电缆园区虚拟电厂正式投入运行,成为国内首个全绿电供应虚拟电厂项目。该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应,通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行,可实现多种电源参考实时经济性智能切换。

▲中广核宁波东方电缆园区虚拟电厂平台展示图


该项目也是国内首个可溯源绿电供应虚拟电厂项目,在园区内建设分布式光伏12.012兆瓦,并配备5兆瓦/11.2兆瓦时储能系统,以及2台120千瓦双枪直流分布式充电桩和10台14千瓦双枪交流充电桩。通过整合光伏、储能、充电桩等灵活性资源,可解决园区80%的日常用电需求,剩余20%电量缺口通过中广核浙江涂茨海上风电场绿电补充。依托中广核虚拟电厂示范平台,该项目构建了源、荷、储、充多能源分布式资源集成管理模式,实现全天24小时可溯源绿电供应,为用户提供清洁、可靠的电力服务。

▲中广核宁波东方电缆园区虚拟电厂自发电源配套俯瞰图

在高效利用电力资源的同时,中广核虚拟电厂示范平台能够精准监测和分析园区全天用电量、发电量、储能电量及绿电供应占比,并参考实时电价等信息对各项电源进行智能切换管理,提供清晰透明的能源使用信息,显著提升项目经济性。

中国广核新能源控股有限永利总站·yylcc副总工程师成和祥表示,该项目基于能源互联网技术,打破了传统发电厂运营模式和生产力发展路径的局限,是对电碳交易、用户侧能源管理服务等新商业模式的积极探索,以及以新质生产力促进电力行业升级转型的生动案例。中广核将基于该项目的成功经验,继续深化、提升项目经济效益和市场竞争力,并在全国范围内特别是绿电能源丰富且需求量大的地区复制和推广全绿电虚拟电厂模式,推动更多地区实现绿色能源的高效利用和可持续发展。

MORE最新消息

?
善用自然的能量深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦
Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved 粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc:微信扫描

永利总站·yylcc:新浪微博扫描

Copyright ? 2015 永利总站·yylcc All rights reserved
粤ICP备08132407号-20

永利总站·yylcc(中国)IOS/Android通用版/手机APP下载